Zadanie: GAS Gaśnice

XVI OI, etap I. Dostępna pamięć: 64 MB. 20.10–17.11.2008

Bajtazar zbudował nowy pałac. Pałac ten składa się z n pokoi i n − 1 łączących je korytarzy. Pokoje są ponumerowane od 1 do n. Do pałacu jest jedno wejście, prowadzące do pokoju nr 1. Każdy korytarz łączy dwa różne pokoje. Do każdego pokoju prowadzi od wejścia dokładnie jedna droga (bez zawracania). Inaczej mówiąc, pokoje i łączące je korytarze tworzą drzewo — spójny graf acykliczny.

Inspektor straży pożarnej, który odbierał pałac, domaga się umieszczenia w pałacu gaśnic. Określił on następujące wymagania:

• Gaśnice mają być umieszczone w niektórych pokojach, przy czym w jednym pokoju może znaleźć się kilka gaśnic.

• Każdemu pokojowi trzeba przydzielić jedną konkretną gaśnicę. • Każda z gaśnic może być przydzielona do gaszenia co najwyżej s różnych pokoi. • Dotarcie z dowolnego pokoju do przypisanej mu gaśnicy może wymagać przejścia co najwyżej k korytarzy.

Bajtazar, jak to zwykle bywa po zakończeniu budowy, ma bardzo mało pieniędzy. Zastanawia się więc, jaka minimalna liczba gaśnic wystarczy do spełnienia powyższych wymagań?

Wejście

W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajdują się trzy liczby całkowite n, s i k pooddzielane pojedynczymi odstępami, 1 � n � 100 000, 1 � s � n, 1 � k � 20. Każdy z następnych n − 1 wierszy zawiera po dwie liczby całkowite oddzielone pojedynczym odstępem. W wierszu i + 1 znajdują się liczby 1 � x_i < y_i � n reprezentujące korytarz łączący pokoje nr x_i i y_i.

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu standardowego wyjścia powinna zostać wypisana jedna liczba całkowita — minimalna liczba gaśnic, jakie należy zainstalować w pałacu.

Przykład

Dla danych wejściowych:

12 3 1
1 12
3 8
7 8
8 9
2 12
10 12
9 12
4 8
5 8
8 11
6 8 poprawnym wynikiem jest:

4

v. 1.0 1/1 Gaśnice